2015-01-01-0048-55M.TEBE__003

2015 1 1 048 55.7 L Plot start time: 2015 1 1 0:48 55.665 _{9554} 0

TEBE 001 02 UG

4574 0

TEBE 002 02 UG

MIN 0h50 1h00 10 20 30 40 50

4796 0

TEBE 003 02 UG

Filt: 5.000 10.000 4 2